Title: ერთიანი საქართველოს მეფეები

0975 to 1014: ბაგრატ III

1014 to 1027: გიორგი

1027 to 1072: ბაგრატ IV

1072 to 1089: გიორგი II

1089 to 1125: დავით IV აღმაშენებელი

1125 to 1156: დემეტრე I

1155 to 1156: დავით V

1156 to 1184: გიორგი III

1184 to 1213: თამარი